尊龙d88AG旗舰厅

尊龙d88AG旗舰厅:尊龙d88AG旗舰厅2023年第1批人事代理工作人员招聘拟聘用人员名单公示(第2批)

作者:发布时间:2023-06-05浏览次数:3482

根据2023年2月13日在诺亚体育app官网入口官网上发布的《尊龙d88AG旗舰厅2023年第1批人事代理工作人员招聘》及2023年3月3日在诺亚体育app官网入口官网上发布的《2023年第1批人事代理工作人员招聘补充公告》的有关规定,经过现场考核、体检、考察等程序,确定朱慧敏等2位同志为拟聘用人员,现面向社会公示,公示期为7个工作日,自2023年6月5日起,至2023年6月13日止。欢迎社会各界对以上同志是否符合招聘条件进行监督。

举报电话:0517-87088183。

 

 尊龙d88AG旗舰厅

2023年6月5日

附件:2023年第1批人事代理工作人员招聘拟录用人员情况一览表(第2批).xlsx

尊龙d88AG旗舰厅: 推荐阅读

尊龙d88AG旗舰厅尊龙在线登录