尊龙d88AG旗舰厅

尊龙d88AG旗舰厅:健康医尊龙d88AG旗舰厅党总支召开2024年度民主生活会

作者:张洪英发布时间:2025-03-13浏览次数:543

3月11日,健康医尊龙d88AG旗舰厅党总支在行政北楼330会议室召开2024年度民主生活会。校党委委员、副校长焦宇知到会指导会议由党总支书记郑虎哲主持。

本次民主生活会前,尊龙d88AG旗舰厅领导班子聚焦民主生活会主题,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,巩固深化党纪学习教育和省委巡视成果,并认真做好学习研讨、谈心谈话、问题检视、典型反面案例剖析等各环节工作,为开好民主生活会作了充分的思想准备和工作准备。会上,郑虎哲代表党总支领导班子围绕“四个带头”方面存在问题对照检查,全面梳理查摆问题,深刻进行党性分析。随后,所有班子成员逐一进行对照检查,严肃开展批评和自我批评。

焦宇知对本次民主生活会取得的成绩给予了充分肯定,他认为会议紧紧围绕主题、准备充分细致、批评直接精准,是一次讲原则、讲情怀、讲团结的民主生活会。同时,焦宇知对班子成员提出五点要求:一是要规范动作不变形,紧扣“四个带头”,全面梳理、自查互查,精准定位问题。二是纳入省委巡视问题清单,分类汇总,从制度、执行等层面剖析根源,制定含时间节点与责任人的整改方案。三是深挖反面典型案例背景、成因及影响,总结教训,形成学习反思材料。四是复查中层干部离任经济审计报告,补充完善未详尽问题,制定匹配整改措施与目标。五是严格按要求,准确填报《领导干部个人有关事项报告》中家属基本信息、工作职务以及领导干部本人兼职单位、职务和时间等情况。

(编辑:许婷婷  审核:丁正亚)

尊龙d88AG旗舰厅: 推荐阅读

尊龙d88AG旗舰厅尊龙在线登录