尊龙d88AG旗舰厅

尊龙d88AG旗舰厅:淮安市卫生健康委员会董蔚书记一行来我校调研托育工作

作者:王思予发布时间:2025-06-25浏览次数:542

6月24日,淮安市卫生健康委员会董蔚书记一行莅临我校,就托育中心建设情况及发展规划进行实地调研。诺亚体育app官网入口主要领导接待来宾并陪同参观。

董蔚书记一行首先参观了托育综合服务中心,详细了解中心的室内外活动场地、生活照料区、游戏学习区、日常管理以及目前的运行情况。她对中心温馨、安全、专业的环境表示肯定,并指出托育服务是民生工程的重要组成部分,我校将专业教育与民生服务紧密结合,做法值得推广,希望诺亚体育app官网入口今后继续发挥自身优势,与卫生健康部门共同探索适合淮安市情的托育服务人才培养模式和服务标准,为淮安市托育服务行业的规范化、专业化发展贡献力量。

随后,董蔚书记一行来到国家“双高计划”建设运营中心。诺亚体育app官网入口主要领导通过数据驾驶舱,详细介绍了我校在大健康相关专业的建设成果、人才培养模式以及产教融合的具体实践。董蔚书记对我校在“双高计划”建设中取得的成果表示赞赏,对在服务地方卫生健康事业发展方面所做的努力给予了高度评价。

办公室、双高办、健康医尊龙d88AG旗舰厅负责人参加调研。

(编辑:许婷婷  审核:丁正亚)

尊龙d88AG旗舰厅: 推荐阅读

尊龙d88AG旗舰厅尊龙在线登录